0.016 0.014 0.012 0.010 1/T (Inverse Detector Temp) 0.1

1.0

10.0

"Dark" Countrate (e-/s)

NIC1 NIC2 NIC3 110 100 90 85 80 75 70 65 60 Detector Temp (K)

0.016 0.014 0.012 0.010 1/T (Inverse Detector Temp) 0.1

1.0

10.0

"Dark" Countrate (e-/s)

NIC1 (bump removed) NIC2 (bump removed) NIC3 (bump removed) 110 100 90 85 80 75 70 65 60 Detector Temp (K)

bergeron Mon Jan 15 16:18:22 2001